en	Configuration
gl	Configuración

en	Motion calibration
gl	Calibración do movemento

en	X axis speed
gl	Velocidade no eixo X

en	Sets response sensitivity for the X axis.
gl	Configura a sensibilidade do movemento para o eixo X.

en	Y axis speed
gl	Velocidade no eixo Y

en	Sets response sensitivity for the Y axis.
gl	Configura a sensibilidade do movemento para o eixo Y.

en	Acceleration
gl	Aceleración

en	Sets pointer's acceleration. 0 means no acceleration and 5 maximum acceleration.
gl	Configura a aceleración do punteiro. 0 desactiva a aceleración 5 configura a aceleración máxima

en	Smoothness
gl	Suavizado

en	Tremor reduction filter. 0 means no filter and  8 maximum filtering.
gl	Filtro para reducir tremores 0 desactiva o filtro e 8 configura o filtrado máximo

en	Motion threshold
gl	Limiar de movemento

en	Minimum displacement (in pixels) to start moving pointer.
gl	Desprazamento mínimo (en píxeles) antes de comezar a mover o punteiro

en	Assisted calibration
gl	Calibración asistida

en	Motion
gl	Movemento

en	Workspace limit
gl	Límite da área de traballo

en	Enable workspace limit
gl	Activar o límite de área de traballo

en	Confines the mouse pointer to the selected area.
gl	Confina o punteiro do rato dentro da área seleccionada.

en	Top
gl	Superior

en	Top limit workspace.
gl	Límite superior

en	%
gl	%

en	Left
gl	Esquerdo

en	Left limit workspace.
gl	Límite esquerdo.

en	Right
gl	Dereito

en	Right limit workspace.
gl	Límite dereito.

en	Bottom
gl	Inferior

en	Bottom limit workspace.
gl	Límite inferior.

en	Pointer wrapping
gl	Mobilidade do punteiro

en	Allow wrapping the pointer around the working area
gl	Permitir que o punteiro apareza no lado oposto ao chegar ao límite da área de traballo

en	Workspace
gl	Área de traballo

en	Dwell click
gl	Clic por demora

en	Enable dwell click
gl	Activar o clic por demora

en	Enable/Disable automatic (dwell) click generation mechanism.
gl	Activa/desactiva o mecanismo de xeración do clic por demora

en	Dwell time (ds)
gl	Tempo de demora (ds)

en	Time to wait (deciseconds)  before sending a click.
gl	Tempo de demora (décimas de segundo) antes de xerar un clic.

en	Dwell area
gl	Área do clic

en	Maximum allowed displacement before restarting the dwell time countdown.
gl	Máximo desprazamento permitido antes de reiniciar a conta atrás do tempo de demora.

en	Allow consecutive clicks
gl	Permite clics consecutivos

en	Allows to send multiple clicks when the pointer is stopped.
gl	Permite enviar múltiples clics cando o punteiro está parado.

en	Beep on click
gl	Reproducir son co clic

en	Play sound when click generated.
gl	Reproduce un son ao xerar un clic.

en	Allow visual alerts
gl	Activar alertas visuais

en	Click window
gl	Xanela do clic

en	Show Click Window
gl	Amosar a xanela do clic

en	Design:
gl	Deseño:

en	Normal
gl	Normal

en	Thin
gl	Fino

en	Behaviour:
gl	Comportamento:

en	Normal mode
gl	Modo normal

en	Fast mode
gl	Modo rápido

en	Fast mode enables click type selection by hovering the mouse pointer over the click window buttons.
gl	O modo rápido permite escoller o tipo de clic pasando o punteiro do rato sobre os botóns da xanela de clic.

en	Location:
gl	Localización:

en	Floating horizontal
gl	Flotante horizontal

en	Floating vertical
gl	Flotante vertical

en	Top docked
gl	Entallada arriba

en	Bottom docked
gl	Entallada abaixo

en	Left docked
gl	Entallada á esquerda

en	Right docked
gl	Entallada á dereita

en	Auto-hide
gl	Agochar automaticamente

en	Gesture click
gl	Clic por xestos

en	Enable gesture click
gl	Activar clic por xestos

en	Move left:
gl	Esquerda:

en	Disable
gl	Desactivar

en	Left click
gl	Clic esquerdo

en	Middle click
gl	Clic central

en	Right click
gl	Clic dereito

en	Double click
gl	Dobre clic

en	Drag click
gl	Clic de arrastre

en	Move right:
gl	Dereita:

en	Move up:
gl	Arriba:

en	Move down:
gl	Abaixo:

en	Click
gl	Clic

en	Hotkeys
gl	Teclas de acceso directo

en	Startup
gl	Inicio

en	Start eViacam at user logon
gl	Executar eViacam ao iniciar a sesión

en	Enable eViacam at startup
gl	Activar eViacam ao iniciar

en	If checked the program automatically  enables cursor control at startup.
gl	Se está seleccionado activa o control do punteiro ao iniciar o programa.

en	On-screen keyboard command
gl	Orde de teclado na pantalla

en	Command to run an external on-screen keyboard application.
gl	Orde para executar un programa externo de teclado na pantalla.

en	Browse...
gl	Buscar...

en	Face localization
gl	Localización de faciana

en	Locate face automatically
gl	Localizar a faciana automaticamente

en	When enabled tries to automatically detect your face and center the tracking area.
gl	Cando se activa tenta detectar a súa faciana e centrar a área de seguimento de xeito automático.

en	CPU usage
gl	Uso da CPU

en	Lowest
gl	Moi baixo

en	Low
gl	Baixo

en	High
gl	Alto

en	Highest
gl	Moi alto

en	Stop the pointer when no face is detected
gl	Deter o punteiro cando non se detecte a faciana

en	eViacam is only enabled when face is detected.
gl	eViacam só se activa cando se detecta a faciana.

en	After
gl	Despois de

en	seconds
gl	segundos

en	Advanced
gl	Avanzado

en	Profile options
gl	Opcións do perfil

en	Profile management
gl	Xestión de perfiles

en	Select profile:
gl	Escoller perfil:

en	Chooses desired active profile
gl	Escolle o perfil activo

en	Add profile
gl	Engadir perfil

en	Delete profile
gl	Eliminar perfil

en	Camera
gl	Cámara

en	Settings...
gl	Axustes...

en	Change
gl	Cambiar

en	Language
gl	Idioma

en	Language:
gl	Idioma:

en	General options
gl	Opcións xerais

en	&OK
gl	&Aceptar

en	&Cancel
gl	&Cancelar

en	Key:
gl	Tecla:

en	Set key
gl	Estabelecer tecla

en	You should restart the application to apply this change
gl	É preciso reiniciar o aplicativo para que este cambio teña efecto.

en	Current profile has unsaved changes. Continue anyway?
gl	Non se gardaron os cambios do perfil actual. Continuar sen gardar?

en	This action will load %s profile settings. Are you sure you want to continue?
gl	Esta acción cargará as opcións do perfil %s. Seguro que desexa continuar?

en	This action will delete %s profile. Are you sure you want to continue?
gl	Esta acción eliminará o perfil %s. Seguro que desexa continuar?

en	Enter new profile name
gl	Nome do novo perfil

en	Profile already exists.
gl	O perfil xa existe.

en	Invalid profile name.
gl	Nome de perfil incorrecto.

en	Choose on-screen keyboard command
gl	Escolla o programa de teclado na pantalla

en	Executable files|*.exe
gl	Ficheiros executábeis|*.exe

en	This action could make you lose the control of the computer. Do you want to continue?
gl	Esta acción pode facerlle perder o control do computador. Está seguro que quere continuar?

en	eViacam warning
gl	Advertencia

en	Discard changes?
gl	Desbotar cambios?

en	This key is used by another command. Do you want to try another key?
gl	Esta tecla xa está a ser empregada por outra orde. Desexa estabelecer outra tecla?

en	Enable Viacam
gl	Enable Viacam

en	No click
gl	Sen clic

en	#Left#
gl	#Esquerdo#

en	#Middle#
gl	#Central#

en	#Right#
gl	#Dereito#

en	#Drag#
gl	#Arrastre#

en	#Double Click#
gl	#Dobre clic#

en	Hide main window
gl	Agachar a xanela

en	Show main window
gl	Amosar a xanela

en	Middle
gl	Central

en	Drag
gl	Arrastre

en	Double Click
gl	Dobre clic

en	About Enable Viacam
gl	Acerca de Enable Viacam

en	Not detected any camera. Aborting
gl	Non se atopou ningunha cámara. Cancelando.

en	Choose the camera to use
gl	Elixa a cámara a usar

en	Can not initialize the camera. Perhaps is being used by other application.
gl	Non se pode inicializar a cámara. Quizais está a ser usada por outro aplicativo.

en	This action will disable eViacam. Are you sure?
gl	Esta acción desactivará eViacam. Está seguro?

en	On-screen keyboard command not set. Please, configure it through options dialog.
gl	Non se configurou a orde de teclado na pantalla. Pode seleccionalo a través do dialogo de opcións.

en	eViacam error
gl	Atopouse un erro

en	Can't execute on-screen keyboard program. Command %s failed. Please, configure it through options dialog.
gl	Non se pode executar o teclado na pantalla. A orde %s fallou. Pode configuralo a través do diálogo de opcións.

en	  On Windows Vista/7 several problems have been reported with the system's default on-screen keyboard (osk). These issues are under investigation. Meanwhile you might want to disable User Account Control (UAC) to avoid such problems or try another osk, e.g. Click-N-Type.
gl	  Traballando en Windows Vista/7 detectáronse problemas co teclado en pantalla integrado no sistema (osk). Estes problemas están a ser investigados. Mentres tanto pode desactivar o Control de Contas de Usuario (UAC) para evitar estes problemas ou  probar outro teclado en pantalla, p.ex. Click-N-Type.

en	Note that adjusting the camera controls while eViacam is enabled may cause loss of pointer control. Are you sure you want to continue?
gl	Teña en conta que axustar os controles da cámara mentres eViacam está activado pode facerlle perder o control do punteiro. Está seguro que desexa continuar?

en	Close
gl	Pechar

en	A webcam based mouse emulator
gl	Un emulador de rato baseado en cámara web

en	If you find this software useful then please consider   <a href='donation'>making a small donation</a> to show your appreciation   and help support the continued development. Thanks! 
gl	Se considera útil este software, considere   <a href='donation'>facer unha pequena doazón</a> como mostra de agradecemento   e para axudar a continuar co desenvolvemento. Grazas!

en	Visit website
gl	Visitar o sitio web

en	Thanks
gl	Agradecementos

en	License
gl	Licenza

en	Released under the GNU/GPL v3 license. See COPYING file for details.
gl	Publicado baixo a licenza GNU/GPL v3. Consulte o ficheiro COPYING para obter máis detalles.

en	E&nable / Disable
gl	A&ctivar / Desactivar

en	&Exit
gl	&Saír

en	&File
gl	&Ficheiro

en	&Wizard...
gl	&Asistente...

en	&Options...
gl	&Opcións...

en	&Configuration
gl	&Configuración

en	&Help contents
gl	&Contidos de axuda

en	Check for &updates
gl	Buscar a&ctualizacións

en	&About...
gl	&Sobre...

en	&Help
gl	&Axuda

en	Enable
gl	Activar

en	Click Window
gl	Xanela do clic

en	On-screen keyboard
gl	Teclado na pantalla

en	Options
gl	Opcións

en	Help
gl	Axuda

en	Frame rate meter. For proper function should be greater than 25 fps. Reduce the exposure time of your camera when necessary.
gl	Visor de velocidade de captura. Para un correcto funcionamento ten que ser superior a 25. Reduza o tempo de exposición da cámara si é preciso.

en	 %li fps (good)
gl	%li fps (correcto)

en	 %li fps (could be improved)
gl	%li fps (mellorábel)

en	 %li fps (too low)
gl	%li fps (demasiado baixo)

en	This action will close the program. Are you sure?
gl	Esta acción pechará o programa. Está seguro?

en	System default
gl	Idioma do sistema

en	This action will disable eViacam click generation. Are you sure?
gl	Esta acción desactivará a xeración automática de clics. Está seguro?

en	This action will change the click generation method. Are you sure?
gl	Esta acción modificará o método de xeración automática de clics. Está seguro?

en	Press the desired key or 'Esc' to cancel this action.
gl	Prema a tecla desexada ou «Esc» para cancelar.

en	Get key
gl	Estabelecer tecla

en	Move your head left and right.
gl	Mova a súa cabeza a dereita e esquerda

en	Your face is not detected. This may produce wrong calibration results.
gl	A súa faciana non foi detectada. Isto pode producir resultados incorrectos de calibración.

en	No movement was detected. Do you want to repeat the calibration?
gl	Non se detectou ningún movemento. Desexa repetir a calibración?

en	Enable Viacam configuration wizard
gl	Asistente de configuración de Enable Viacam

en	Welcome to the eViacam configuration wizard
gl	Benvido ao asistente de configuración de eViacam

en	This wizard will guide you through the basic configuration of eViacam.
gl	Este asistente guiarao a través da configuración básica de eViacam

en	Click Next to continue.
gl	Prema en Seguinte para continuar

en	Pointer calibration
gl	Calibración del movemento

en	Setting motion parameters
gl	Axuste dos parámetros de movemento

en	The assisted calibration procedure will ask you to move your head in order to automatically configure the appropiate motion parameters.  After this calibration stage, you can manually adjust the motion parameters.  NOTE: the calibration assistant will enable the pointer control so that you can test your configuration.
gl	O procedemento de calibración asistida pediralle que mova a cabeza para configurar automaticamente os parámetros de movemento axeitados.  Despois deste procedemento, poderá axustar manualmente ditos parámetros.  NOTA: o asistente de calibración activará o control do punteiro para que poida probar a configuración.

en	Perform assisted calibration
gl	Realizar a calibración asistida

en	If checked the next window will allow you to calibrate the speed of the pointer.
gl	Se está activado a seguinte pantalla permitiralle calibrar a velocidade do punteiro.

en	Pointer calibration 
gl	Calibración do movemento

en	Click mode
gl	Modo de clic

en	Test and select the click mode
gl	Comprobe e seleccione p modo de clic

en	Click here to test
gl	Prema aquí para probar

en	Dwell Click (default)
gl	Clic por demora (predeterminado)

en	The click is generated automatically when you hover the mouse pointer momentarily. The Click the Window lets you choose between different actions.
gl	O clic xerase automaticamente detendo o punteiro uns instantes. A xanela do clic (parte superior) permítelle escoller entre as diferentes accións.

en	The click is automatically generated by stopping the pointer for a moment and then moving the pointer to one of the 4 directions to choose the action.
gl	O clic xerase automaticamente detendo o punteiro uns instantes e movéndoo despois nunha das catro direccións para escoller a acción desexada.

en	No click. Click function disabled.
gl	Sen clic. A función do clic desactivarase.

en	Drop
gl	Soltar

en	Wizard completed
gl	Asistente completado

en	Congratulations! You have completed the configuration wizard.
gl	Parabéns! Completou satisfactoriamente o asistente de configuración

en	Run this wizard at startup
gl	Executar este asistente ao iniciar

en	If checked the wizard automatically appears at startup.
gl	Se está seleccionado o asistente executarse ao iniciar o programa.

en	You may change the settings through Configuration -> Options.  Click finish to exit the wizard.
gl	Pode modificar os axustes a través de Configuración -> Opcións  Prema en finalizar para saír do asistente.

en	Camera setup
gl	Configuración da cámara

en	Checking your camera settings
gl	Comprobación dos axustes da súa cámara

en	Detected camera:
gl	Cámara detectada:

en	camera_name
gl	camera_name

en	Framerate:
gl	Fotogramas por segundo:

en	framerate
gl	framerate

en	For best performance possible, the frame rate should be equal to or greater than 25 fps. eViacam tries to automatically configure your camera, but If this value is below this threshold you may need to manually adjust the camera settings.
gl	Para obter o mellor rendemento posíbel, a velocidade de captura debería ser igual ou superior a 25 fps. eViacam tenta configurar automaticamente a cámara, pero se este valor está por debaixo deste limiar pode ser preciso axustar manualmente a configuración da cámara.

en	Camera settings...
gl	Axustes de cámara...

en	Fine tuning motion parameters
gl	Axuste fino dos parámetros de movemento

en	You can enable/disable the mouse motion to test the pointer speed and adjust the parameters manually.
gl	Pode activar/desactivar o movemento do punteiro para comprobar a configuración e axustar manualmente os parámetros.

en	Enable motion
gl	Activar movemento

en	Disable motion
gl	Desactivar movemento

en	How to make the click
gl	Como premer (facer clic)

en	eViacam provides several methods to generate mouse click actions:
gl	eViacam fornece distintos métodos para xerar as accións do rato:

en	- Dwell Click (default). The click is generated automatically when you hover the mouse pointer momentarily. The Click the Window lets you choose between different actions.
gl	- Clic por demora (predeterminado). O clic xerase automaticamente tras deter o punteiro durante un instante. A xanela do clic permítelle escoller entre as diferentes accións.

en	- Gesture Click. The click is automatically generated by stopping the pointer for a moment and then moving the pointer to one of the 4 directions to choose the action.
gl	- Clic por xestos. O clic xerase automaticamente detendo o punteiro un instantes e movéndoo  despois nunha das 4 direccións para escoller a acción desexada.

en	- No click. Click function disabled.
gl	- Sen clic. A función do clic desactivarase.

en	In the next window you can choose the method to click. eViacam will be enabled to allow you to test the different ways of clicking.
gl	Na seguinte pantalla poderá escoller o método para premer (facer clic). eViacam activarase para que poida probar as distintas formas de premer  (facer clic).

en	Tracker setup
gl	Configuración do seguimento facial

en	Configure motion tracking area
gl	Configurar a área de seguimento facial

en	The user's face must appear inside the blue rectangle (tracking area) to move the pointer.  The system is able to detect the user's face automatically. But, if necessary, you may disable this option and move and resize the tracking area to set it around your face.
gl	A faciana do usuario debe aparecer no interior do rectángulo azul (área de seguimento) para mover o punteiro.  De ser preciso, desprace e redimensione esta área para que a súa faciana apareza no interior. Aínda que se é necesario, pode desactivar esta opción e desprazar e redimensionar esta área para que a súa faciana apareza no seu interior.

en	Locate face automatically (recommended)
gl	Localizar a faciana automaticamente (recomendado)

en	Disable eViacam if no face is found
gl	Desactivar eViacam se non se detecta a faciana

en	Disable after
gl	Desactivar despois de

en	Move your head to see how it works
gl	Mova a cabeza para comprobar como funciona

en	Hover one of the buttons to select your choice
gl	Deteña o punteiro sobre un dos botóns para escoller a opción desexada

en	- "Ok" saves this configuration. - "Cancel" retains the old configuration. - "Repeat" starts again the calibration process.
gl	- «Aceptar» garda esta configuración. - «Cancelar» mantén a configuración antiga. - «Repetir» reinicia de novo o proceso de calibración.

en	Ok
gl	Aceptar

en	Cancel
gl	Cancelar

en	Repeat
gl	Repetir

en	Move your head up and down.
gl	Mova a cabeza arriba e abaixo

en	Confirm Calibration
gl	Confirmar a calibración

en	Motion Calibration X
gl	Calibración eixo X

en	Motion Calibration Y
gl	Calibración eixo Y

en	Camera settings
gl	Axustes da cámara

en	Enable eViacam
gl	Enable eViacam

en	Center the pointer
gl	Centrar o punteiro

en	Increase the X axis speed
gl	Aumentar a velocidade no eixo X

en	Increase the Y axis speed
gl	Aumentar a velocidade no eixo Y

en	Decrease the X axis speed
gl	Diminuír a velocidade no eixo X

en	Decrease the Y axis speed
gl	Diminuír a velocidade no eixo Y

en	Error checking for updates. Try again later.
gl	Produciuse un erro ao buscar actualizacións. Volva tentalo máis tarde.

en	Cannot resolve host name: 
gl	Non foi posíbel atopar o nome da máquina:

en	Conection failed: 
gl	Produciuse un fallo na conexión: 

en	Sorry. Version file not found. Please report us.
gl	Non se atopou a versión do ficheiro. Agradecemos nos informe deste fallo.

en	Sorry. Something bad happened.
gl	Sentímolo. Non sabemos que, mais aconteceu algo indebido.

en	Check for updates
gl	Buscar actualizacións

en	Checking for updates. Please wait.
gl	Buscando actualizacións. Agarde.

en	Visit Enable Viacam website
gl	Visite o sitio de Enable Viacam

en	&Close
gl	&Pechar

en	New version available: 
gl	Nova versión dispoñíbel: 

en	Installed version: 
gl	Versión instalada: 

en	No updates available
gl	Non hai actualizacións dispoñíbeis

en	Error checking for updates
gl	Produciuse un erro ao buscar actualizacións

en	Camera not detected. Aborting
gl	Non se atopou unha cámara. Cancelando.

en	Overlapping warning
gl	Aviso

en	The chosen Click window position is taken up by another bar. This can prevent it from working properly when auto-hide mode is enabled. It is recommended to move the Click window to a free position.
gl	A posición escollida para a «Xanela do clic» está ocupada por outra barra. Isto pode impedir un correcto funcionamento da xanela se o modo «Agochar automaticamente» está activado. Recomendase situar a «Xanela do clic» nunha posición libre.

en	Do not show this message again
gl	Non volver amosar esta mensaxe